\hypertarget{structlio__config__ptr}{}\doxysection{lio\+\_\+config\+\_\+ptr Struct Reference}
\label{structlio__config__ptr}\index{lio\_config\_ptr@{lio\_config\_ptr}}
\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint32\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structlio__config__ptr_acf878666797b89fb63d4a6d873ba3c2d}{conf\+\_\+type}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{lio__device_8c_source_l00150}{150}} of file \mbox{\hyperlink{lio__device_8c_source}{lio\+\_\+device.\+c}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structlio__config__ptr_acf878666797b89fb63d4a6d873ba3c2d}\label{structlio__config__ptr_acf878666797b89fb63d4a6d873ba3c2d}} 
\index{lio\_config\_ptr@{lio\_config\_ptr}!conf\_type@{conf\_type}}
\index{conf\_type@{conf\_type}!lio\_config\_ptr@{lio\_config\_ptr}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{conf\_type}{conf\_type}}
{\footnotesize\ttfamily uint32\+\_\+t lio\+\_\+config\+\_\+ptr\+::conf\+\_\+type}



Definition at line \mbox{\hyperlink{lio__device_8c_source_l00151}{151}} of file \mbox{\hyperlink{lio__device_8c_source}{lio\+\_\+device.\+c}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{lio__device_8c_source_l00186}{oct\+\_\+set\+\_\+config\+\_\+info()}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dev/liquidio/base/\mbox{\hyperlink{lio__device_8c}{lio\+\_\+device.\+c}}\end{DoxyCompactItemize}
