\hypertarget{dir_295a9e604c105cffce513acc719a730c}{}\doxysection{dev/acpica/\+Osd Directory Reference}
\label{dir_295a9e604c105cffce513acc719a730c}\index{dev/acpica/Osd Directory Reference@{dev/acpica/Osd Directory Reference}}
Directory dependency graph for Osd\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=166pt]{dir_295a9e604c105cffce513acc719a730c_dep}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Files}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
file \mbox{\hyperlink{OsdDebug_8c}{Osd\+Debug.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{OsdHardware_8c}{Osd\+Hardware.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{OsdInterrupt_8c}{Osd\+Interrupt.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{OsdMemory_8c}{Osd\+Memory.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{OsdSchedule_8c}{Osd\+Schedule.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{OsdStream_8c}{Osd\+Stream.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{OsdSynch_8c}{Osd\+Synch.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{OsdTable_8c}{Osd\+Table.\+c}}
\end{DoxyCompactItemize}
