\hypertarget{structscsi__read__capacity__data}{}\doxysection{scsi\+\_\+read\+\_\+capacity\+\_\+data Struct Reference}
\label{structscsi__read__capacity__data}\index{scsi\_read\_capacity\_data@{scsi\_read\_capacity\_data}}


{\ttfamily \#include $<$scsi\+\_\+all.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
u\+\_\+int8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structscsi__read__capacity__data_acfa9745cd0a0f515f9a521bdb8ad6cb3}{addr}} \mbox{[}4\mbox{]}
\item 
u\+\_\+int8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structscsi__read__capacity__data_a3b1d6b53879f90392295007604687752}{length}} \mbox{[}4\mbox{]}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{scsi__all_8h_source_l02933}{2933}} of file \mbox{\hyperlink{scsi__all_8h_source}{scsi\+\_\+all.\+h}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structscsi__read__capacity__data_acfa9745cd0a0f515f9a521bdb8ad6cb3}\label{structscsi__read__capacity__data_acfa9745cd0a0f515f9a521bdb8ad6cb3}} 
\index{scsi\_read\_capacity\_data@{scsi\_read\_capacity\_data}!addr@{addr}}
\index{addr@{addr}!scsi\_read\_capacity\_data@{scsi\_read\_capacity\_data}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{addr}{addr}}
{\footnotesize\ttfamily u\+\_\+int8\+\_\+t scsi\+\_\+read\+\_\+capacity\+\_\+data\+::addr\mbox{[}4\mbox{]}}



Definition at line \mbox{\hyperlink{scsi__all_8h_source_l02935}{2935}} of file \mbox{\hyperlink{scsi__all_8h_source}{scsi\+\_\+all.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{scsi__cd_8c_source_l01150}{cddone()}}, \mbox{\hyperlink{ctl_8c_source_l06983}{ctl\+\_\+read\+\_\+capacity()}}, and \mbox{\hyperlink{scsi__da_8c_source_l04770}{dadone\+\_\+proberc()}}.

\mbox{\Hypertarget{structscsi__read__capacity__data_a3b1d6b53879f90392295007604687752}\label{structscsi__read__capacity__data_a3b1d6b53879f90392295007604687752}} 
\index{scsi\_read\_capacity\_data@{scsi\_read\_capacity\_data}!length@{length}}
\index{length@{length}!scsi\_read\_capacity\_data@{scsi\_read\_capacity\_data}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{length}{length}}
{\footnotesize\ttfamily u\+\_\+int8\+\_\+t scsi\+\_\+read\+\_\+capacity\+\_\+data\+::length\mbox{[}4\mbox{]}}



Definition at line \mbox{\hyperlink{scsi__all_8h_source_l02936}{2936}} of file \mbox{\hyperlink{scsi__all_8h_source}{scsi\+\_\+all.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{scsi__cd_8c_source_l01150}{cddone()}}, \mbox{\hyperlink{ctl_8c_source_l06983}{ctl\+\_\+read\+\_\+capacity()}}, and \mbox{\hyperlink{scsi__da_8c_source_l04770}{dadone\+\_\+proberc()}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
cam/scsi/\mbox{\hyperlink{scsi__all_8h}{scsi\+\_\+all.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
