\hypertarget{structng__netflow__settimeouts}{}\doxysection{ng\+\_\+netflow\+\_\+settimeouts Struct Reference}
\label{structng__netflow__settimeouts}\index{ng\_netflow\_settimeouts@{ng\_netflow\_settimeouts}}


{\ttfamily \#include $<$ng\+\_\+netflow.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint32\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structng__netflow__settimeouts_a39bc700787bb0bb80630a8db631a0043}{inactive\+\_\+timeout}}
\item 
uint32\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structng__netflow__settimeouts_ab523d39fd242bd611407fe8f89dc597c}{active\+\_\+timeout}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{ng__netflow_8h_source_l00136}{136}} of file \mbox{\hyperlink{ng__netflow_8h_source}{ng\+\_\+netflow.\+h}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structng__netflow__settimeouts_ab523d39fd242bd611407fe8f89dc597c}\label{structng__netflow__settimeouts_ab523d39fd242bd611407fe8f89dc597c}} 
\index{ng\_netflow\_settimeouts@{ng\_netflow\_settimeouts}!active\_timeout@{active\_timeout}}
\index{active\_timeout@{active\_timeout}!ng\_netflow\_settimeouts@{ng\_netflow\_settimeouts}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{active\_timeout}{active\_timeout}}
{\footnotesize\ttfamily uint32\+\_\+t ng\+\_\+netflow\+\_\+settimeouts\+::active\+\_\+timeout}



Definition at line \mbox{\hyperlink{ng__netflow_8h_source_l00138}{138}} of file \mbox{\hyperlink{ng__netflow_8h_source}{ng\+\_\+netflow.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{ng__netflow_8c_source_l00372}{ng\+\_\+netflow\+\_\+rcvmsg()}}.

\mbox{\Hypertarget{structng__netflow__settimeouts_a39bc700787bb0bb80630a8db631a0043}\label{structng__netflow__settimeouts_a39bc700787bb0bb80630a8db631a0043}} 
\index{ng\_netflow\_settimeouts@{ng\_netflow\_settimeouts}!inactive\_timeout@{inactive\_timeout}}
\index{inactive\_timeout@{inactive\_timeout}!ng\_netflow\_settimeouts@{ng\_netflow\_settimeouts}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{inactive\_timeout}{inactive\_timeout}}
{\footnotesize\ttfamily uint32\+\_\+t ng\+\_\+netflow\+\_\+settimeouts\+::inactive\+\_\+timeout}



Definition at line \mbox{\hyperlink{ng__netflow_8h_source_l00137}{137}} of file \mbox{\hyperlink{ng__netflow_8h_source}{ng\+\_\+netflow.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{ng__netflow_8c_source_l00372}{ng\+\_\+netflow\+\_\+rcvmsg()}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
netgraph/netflow/\mbox{\hyperlink{ng__netflow_8h}{ng\+\_\+netflow.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
