\hypertarget{structieee80211__radiotap__lsig}{}\doxysection{ieee80211\+\_\+radiotap\+\_\+lsig Struct Reference}
\label{structieee80211__radiotap__lsig}\index{ieee80211\_radiotap\_lsig@{ieee80211\_radiotap\_lsig}}


{\ttfamily \#include $<$ieee80211\+\_\+radiotap.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint16\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structieee80211__radiotap__lsig_a415675a8fb97b58224f541bccdac50d8}{data1}}
\item 
uint16\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structieee80211__radiotap__lsig_afcad850f799929d1b2fcf623ace45b29}{data2}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{ieee80211__radiotap_8h_source_l00476}{476}} of file \mbox{\hyperlink{ieee80211__radiotap_8h_source}{ieee80211\+\_\+radiotap.\+h}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structieee80211__radiotap__lsig_a415675a8fb97b58224f541bccdac50d8}\label{structieee80211__radiotap__lsig_a415675a8fb97b58224f541bccdac50d8}} 
\index{ieee80211\_radiotap\_lsig@{ieee80211\_radiotap\_lsig}!data1@{data1}}
\index{data1@{data1}!ieee80211\_radiotap\_lsig@{ieee80211\_radiotap\_lsig}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{data1}{data1}}
{\footnotesize\ttfamily uint16\+\_\+t ieee80211\+\_\+radiotap\+\_\+lsig\+::data1}



Definition at line \mbox{\hyperlink{ieee80211__radiotap_8h_source_l00477}{477}} of file \mbox{\hyperlink{ieee80211__radiotap_8h_source}{ieee80211\+\_\+radiotap.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structieee80211__radiotap__lsig_afcad850f799929d1b2fcf623ace45b29}\label{structieee80211__radiotap__lsig_afcad850f799929d1b2fcf623ace45b29}} 
\index{ieee80211\_radiotap\_lsig@{ieee80211\_radiotap\_lsig}!data2@{data2}}
\index{data2@{data2}!ieee80211\_radiotap\_lsig@{ieee80211\_radiotap\_lsig}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{data2}{data2}}
{\footnotesize\ttfamily uint16\+\_\+t ieee80211\+\_\+radiotap\+\_\+lsig\+::data2}



Definition at line \mbox{\hyperlink{ieee80211__radiotap_8h_source_l00478}{478}} of file \mbox{\hyperlink{ieee80211__radiotap_8h_source}{ieee80211\+\_\+radiotap.\+h}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
net80211/\mbox{\hyperlink{ieee80211__radiotap_8h}{ieee80211\+\_\+radiotap.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
