\hypertarget{structioctl__args}{}\doxysection{ioctl\+\_\+args Struct Reference}
\label{structioctl__args}\index{ioctl\_args@{ioctl\_args}}
\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
int \mbox{\hyperlink{structioctl__args_a14ff7d2d907d993df2c20b3ee623db01}{fd}}
\item 
u\+\_\+long \mbox{\hyperlink{structioctl__args_affd1f0ddcb0576d2811ce631e9d2fb2b}{com}}
\item 
caddr\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structioctl__args_aeb632d2ac123fb63a619a7553f25fa0d}{data}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{sys__generic_8c_source_l00645}{645}} of file \mbox{\hyperlink{sys__generic_8c_source}{sys\+\_\+generic.\+c}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structioctl__args_affd1f0ddcb0576d2811ce631e9d2fb2b}\label{structioctl__args_affd1f0ddcb0576d2811ce631e9d2fb2b}} 
\index{ioctl\_args@{ioctl\_args}!com@{com}}
\index{com@{com}!ioctl\_args@{ioctl\_args}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{com}{com}}
{\footnotesize\ttfamily u\+\_\+long ioctl\+\_\+args\+::com}



Definition at line \mbox{\hyperlink{sys__generic_8c_source_l00647}{647}} of file \mbox{\hyperlink{sys__generic_8c_source}{sys\+\_\+generic.\+c}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{sys__generic_8c_source_l00653}{sys\+\_\+ioctl()}}, and \mbox{\hyperlink{systrace__args_8c_source_l00010}{systrace\+\_\+args()}}.

\mbox{\Hypertarget{structioctl__args_aeb632d2ac123fb63a619a7553f25fa0d}\label{structioctl__args_aeb632d2ac123fb63a619a7553f25fa0d}} 
\index{ioctl\_args@{ioctl\_args}!data@{data}}
\index{data@{data}!ioctl\_args@{ioctl\_args}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{data}{data}}
{\footnotesize\ttfamily caddr\+\_\+t ioctl\+\_\+args\+::data}



Definition at line \mbox{\hyperlink{sys__generic_8c_source_l00648}{648}} of file \mbox{\hyperlink{sys__generic_8c_source}{sys\+\_\+generic.\+c}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{sys__generic_8c_source_l00653}{sys\+\_\+ioctl()}}, and \mbox{\hyperlink{systrace__args_8c_source_l00010}{systrace\+\_\+args()}}.

\mbox{\Hypertarget{structioctl__args_a14ff7d2d907d993df2c20b3ee623db01}\label{structioctl__args_a14ff7d2d907d993df2c20b3ee623db01}} 
\index{ioctl\_args@{ioctl\_args}!fd@{fd}}
\index{fd@{fd}!ioctl\_args@{ioctl\_args}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{fd}{fd}}
{\footnotesize\ttfamily int ioctl\+\_\+args\+::fd}



Definition at line \mbox{\hyperlink{sys__generic_8c_source_l00646}{646}} of file \mbox{\hyperlink{sys__generic_8c_source}{sys\+\_\+generic.\+c}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{sys__generic_8c_source_l00653}{sys\+\_\+ioctl()}}, and \mbox{\hyperlink{systrace__args_8c_source_l00010}{systrace\+\_\+args()}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
kern/\mbox{\hyperlink{sys__generic_8c}{sys\+\_\+generic.\+c}}\end{DoxyCompactItemize}
