\hypertarget{structuvisor__connection__info}{}\doxysection{uvisor\+\_\+connection\+\_\+info Struct Reference}
\label{structuvisor__connection__info}\index{uvisor\_connection\_info@{uvisor\_connection\_info}}
\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_ad3086c1130ab6b88c53220166e3b5129}{u\+Word}} \mbox{\hyperlink{structuvisor__connection__info_ae6e19a0d3f227691652d6c628b1b1da3}{num\+\_\+ports}}
\item 
\begin{tabbing}
xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=\kill
struct \{\\
\>\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{uByte}} \mbox{\hyperlink{structuvisor__connection__info_aeb62916e635358b0bc9556cf08078944}{port\_function\_id}}\\
\>\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{uByte}} \mbox{\hyperlink{structuvisor__connection__info_a94d67fca4941afedf2d3788035ef9e68}{port}}\\
\} \mbox{\hyperlink{structuvisor__connection__info_a876e2bfc93e4abeb7ef99f820017d357}{connections}} \mbox{[}\mbox{\hyperlink{uvisor_8c_a7de848226d9e0fe9872991039bab8e08}{UVISOR\_MAX\_CONN}}\mbox{]}\\

\end{tabbing}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00127}{127}} of file \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source}{uvisor.\+c}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structuvisor__connection__info_a876e2bfc93e4abeb7ef99f820017d357}\label{structuvisor__connection__info_a876e2bfc93e4abeb7ef99f820017d357}} 
\index{uvisor\_connection\_info@{uvisor\_connection\_info}!connections@{connections}}
\index{connections@{connections}!uvisor\_connection\_info@{uvisor\_connection\_info}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{}{}}
{\footnotesize\ttfamily struct  \{ ... \}  uvisor\+\_\+connection\+\_\+info\+::connections\mbox{[}\mbox{\hyperlink{uvisor_8c_a7de848226d9e0fe9872991039bab8e08}{UVISOR\+\_\+\+MAX\+\_\+\+CONN}}\mbox{]}}



Referenced by \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00401}{uvisor\+\_\+init()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuvisor__connection__info_ae6e19a0d3f227691652d6c628b1b1da3}\label{structuvisor__connection__info_ae6e19a0d3f227691652d6c628b1b1da3}} 
\index{uvisor\_connection\_info@{uvisor\_connection\_info}!num\_ports@{num\_ports}}
\index{num\_ports@{num\_ports}!uvisor\_connection\_info@{uvisor\_connection\_info}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{num\_ports}{num\_ports}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_ad3086c1130ab6b88c53220166e3b5129}{u\+Word}} uvisor\+\_\+connection\+\_\+info\+::num\+\_\+ports}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00128}{128}} of file \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source}{uvisor.\+c}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00401}{uvisor\+\_\+init()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuvisor__connection__info_a94d67fca4941afedf2d3788035ef9e68}\label{structuvisor__connection__info_a94d67fca4941afedf2d3788035ef9e68}} 
\index{uvisor\_connection\_info@{uvisor\_connection\_info}!port@{port}}
\index{port@{port}!uvisor\_connection\_info@{uvisor\_connection\_info}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{port}{port}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} uvisor\+\_\+connection\+\_\+info\+::port}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00131}{131}} of file \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source}{uvisor.\+c}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00401}{uvisor\+\_\+init()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuvisor__connection__info_aeb62916e635358b0bc9556cf08078944}\label{structuvisor__connection__info_aeb62916e635358b0bc9556cf08078944}} 
\index{uvisor\_connection\_info@{uvisor\_connection\_info}!port\_function\_id@{port\_function\_id}}
\index{port\_function\_id@{port\_function\_id}!uvisor\_connection\_info@{uvisor\_connection\_info}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{port\_function\_id}{port\_function\_id}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} uvisor\+\_\+connection\+\_\+info\+::port\+\_\+function\+\_\+id}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00130}{130}} of file \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source}{uvisor.\+c}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00401}{uvisor\+\_\+init()}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dev/usb/serial/\mbox{\hyperlink{uvisor_8c}{uvisor.\+c}}\end{DoxyCompactItemize}
