\hypertarget{generic__ehci_8h}{}\doxysection{dev/usb/controller/generic\+\_\+ehci.h File Reference}
\label{generic__ehci_8h}\index{dev/usb/controller/generic\_ehci.h@{dev/usb/controller/generic\_ehci.h}}
This graph shows which files directly or indirectly include this file\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{d0/d6b/generic__ehci_8h__dep__incl}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Variables}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
driver\+\_\+t \mbox{\hyperlink{generic__ehci_8h_aa62cc89e133382a274c6dcfd4ae45d64}{generic\+\_\+ehci\+\_\+driver}}
\item 
device\+\_\+attach\+\_\+t \mbox{\hyperlink{generic__ehci_8h_a89a62ae9100a4b7829992727c4509069}{generic\+\_\+ehci\+\_\+attach}}
\item 
device\+\_\+detach\+\_\+t \mbox{\hyperlink{generic__ehci_8h_a2f53a8fc37394a17079bafca2668a38e}{generic\+\_\+ehci\+\_\+detach}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Variable Documentation}
\mbox{\Hypertarget{generic__ehci_8h_a89a62ae9100a4b7829992727c4509069}\label{generic__ehci_8h_a89a62ae9100a4b7829992727c4509069}} 
\index{generic\_ehci.h@{generic\_ehci.h}!generic\_ehci\_attach@{generic\_ehci\_attach}}
\index{generic\_ehci\_attach@{generic\_ehci\_attach}!generic\_ehci.h@{generic\_ehci.h}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{generic\_ehci\_attach}{generic\_ehci\_attach}}
{\footnotesize\ttfamily device\+\_\+attach\+\_\+t generic\+\_\+ehci\+\_\+attach}



Definition at line \mbox{\hyperlink{generic__ehci_8h_source_l00039}{39}} of file \mbox{\hyperlink{generic__ehci_8h_source}{generic\+\_\+ehci.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{generic__ehci__fdt_8c_source_l00108}{generic\+\_\+ehci\+\_\+fdt\+\_\+attach()}}.

\mbox{\Hypertarget{generic__ehci_8h_a2f53a8fc37394a17079bafca2668a38e}\label{generic__ehci_8h_a2f53a8fc37394a17079bafca2668a38e}} 
\index{generic\_ehci.h@{generic\_ehci.h}!generic\_ehci\_detach@{generic\_ehci\_detach}}
\index{generic\_ehci\_detach@{generic\_ehci\_detach}!generic\_ehci.h@{generic\_ehci.h}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{generic\_ehci\_detach}{generic\_ehci\_detach}}
{\footnotesize\ttfamily device\+\_\+detach\+\_\+t generic\+\_\+ehci\+\_\+detach}



Definition at line \mbox{\hyperlink{generic__ehci_8h_source_l00040}{40}} of file \mbox{\hyperlink{generic__ehci_8h_source}{generic\+\_\+ehci.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{generic__ehci__fdt_8c_source_l00179}{generic\+\_\+ehci\+\_\+fdt\+\_\+detach()}}.

\mbox{\Hypertarget{generic__ehci_8h_aa62cc89e133382a274c6dcfd4ae45d64}\label{generic__ehci_8h_aa62cc89e133382a274c6dcfd4ae45d64}} 
\index{generic\_ehci.h@{generic\_ehci.h}!generic\_ehci\_driver@{generic\_ehci\_driver}}
\index{generic\_ehci\_driver@{generic\_ehci\_driver}!generic\_ehci.h@{generic\_ehci.h}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{generic\_ehci\_driver}{generic\_ehci\_driver}}
{\footnotesize\ttfamily driver\+\_\+t generic\+\_\+ehci\+\_\+driver\hspace{0.3cm}{\ttfamily [extern]}}



Definition at line \mbox{\hyperlink{generic__ehci_8c_source_l00186}{186}} of file \mbox{\hyperlink{generic__ehci_8c_source}{generic\+\_\+ehci.\+c}}.

