\hypertarget{generic__usb__if_8m}{}\doxysection{dev/usb/controller/generic\+\_\+usb\+\_\+if.m File Reference}
\label{generic__usb__if_8m}\index{dev/usb/controller/generic\_usb\_if.m@{dev/usb/controller/generic\_usb\_if.m}}
\doxysubsection*{Variables}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
INTERFACE \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_a02a68bac9d0447d4573f836dcf19cb98}{generic\+\_\+usb}}
\item 
\mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_ab10338e29c30e470019afad1d8f9a5ff}{CODE}}
\item 
\mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_a652fb7d1d6d443208b11e7d296fb845a}{HEADER}}
\item 
METHOD int \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_a4f9143db5c2f9568347baba214e311f7}{init}}
\item 
DEFAULT \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_a3cb8cf8c15250cab600038f8a15bfd20}{generic\+\_\+usb\+\_\+default\+\_\+init}}
\item 
METHOD int \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_a0903c41f51673bd34c5621839dc9781d}{deinit}}
\item 
DEFAULT \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_a1b7f99e58509b851997fffcabcc5d071}{generic\+\_\+usb\+\_\+default\+\_\+deinit}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Variable Documentation}
\mbox{\Hypertarget{generic__usb__if_8m_ab10338e29c30e470019afad1d8f9a5ff}\label{generic__usb__if_8m_ab10338e29c30e470019afad1d8f9a5ff}} 
\index{generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}!CODE@{CODE}}
\index{CODE@{CODE}!generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{CODE}{CODE}}
{\footnotesize\ttfamily CODE}

{\bfseries Initial value\+:}
\begin{DoxyCode}{0}
\DoxyCodeLine{\{}
\DoxyCodeLine{        \textcolor{keyword}{static} \textcolor{keywordtype}{int}}
\DoxyCodeLine{        \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_a3cb8cf8c15250cab600038f8a15bfd20}{generic\_usb\_default\_init}}(device\_t dev)}
\DoxyCodeLine{        \{}
\DoxyCodeLine{                \textcolor{keywordflow}{return} (0);}
\DoxyCodeLine{        \}}
\DoxyCodeLine{}
\DoxyCodeLine{        \textcolor{keyword}{static} \textcolor{keywordtype}{int}}
\DoxyCodeLine{        \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_a1b7f99e58509b851997fffcabcc5d071}{generic\_usb\_default\_deinit}}(device\_t dev)}
\DoxyCodeLine{        \{}
\DoxyCodeLine{                \textcolor{keywordflow}{return} (0);}
\DoxyCodeLine{        \}}
\DoxyCodeLine{\}}

\end{DoxyCode}


Definition at line \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source_l00030}{30}} of file \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source}{generic\+\_\+usb\+\_\+if.\+m}}.

\mbox{\Hypertarget{generic__usb__if_8m_a0903c41f51673bd34c5621839dc9781d}\label{generic__usb__if_8m_a0903c41f51673bd34c5621839dc9781d}} 
\index{generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}!deinit@{deinit}}
\index{deinit@{deinit}!generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{deinit}{deinit}}
{\footnotesize\ttfamily METHOD int deinit}

{\bfseries Initial value\+:}
\begin{DoxyCode}{0}
\DoxyCodeLine{\{}
\DoxyCodeLine{        device\_t dev}

\end{DoxyCode}


Definition at line \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source_l00057}{57}} of file \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source}{generic\+\_\+usb\+\_\+if.\+m}}.

\mbox{\Hypertarget{generic__usb__if_8m_a02a68bac9d0447d4573f836dcf19cb98}\label{generic__usb__if_8m_a02a68bac9d0447d4573f836dcf19cb98}} 
\index{generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}!generic\_usb@{generic\_usb}}
\index{generic\_usb@{generic\_usb}!generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{generic\_usb}{generic\_usb}}
{\footnotesize\ttfamily INTERFACE generic\+\_\+usb}



Definition at line \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source_l00028}{28}} of file \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source}{generic\+\_\+usb\+\_\+if.\+m}}.

\mbox{\Hypertarget{generic__usb__if_8m_a1b7f99e58509b851997fffcabcc5d071}\label{generic__usb__if_8m_a1b7f99e58509b851997fffcabcc5d071}} 
\index{generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}!generic\_usb\_default\_deinit@{generic\_usb\_default\_deinit}}
\index{generic\_usb\_default\_deinit@{generic\_usb\_default\_deinit}!generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{generic\_usb\_default\_deinit}{generic\_usb\_default\_deinit}}
{\footnotesize\ttfamily DEFAULT generic\+\_\+usb\+\_\+default\+\_\+deinit}



Definition at line \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source_l00059}{59}} of file \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source}{generic\+\_\+usb\+\_\+if.\+m}}.

\mbox{\Hypertarget{generic__usb__if_8m_a3cb8cf8c15250cab600038f8a15bfd20}\label{generic__usb__if_8m_a3cb8cf8c15250cab600038f8a15bfd20}} 
\index{generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}!generic\_usb\_default\_init@{generic\_usb\_default\_init}}
\index{generic\_usb\_default\_init@{generic\_usb\_default\_init}!generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{generic\_usb\_default\_init}{generic\_usb\_default\_init}}
{\footnotesize\ttfamily DEFAULT generic\+\_\+usb\+\_\+default\+\_\+init}



Definition at line \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source_l00052}{52}} of file \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source}{generic\+\_\+usb\+\_\+if.\+m}}.

\mbox{\Hypertarget{generic__usb__if_8m_a652fb7d1d6d443208b11e7d296fb845a}\label{generic__usb__if_8m_a652fb7d1d6d443208b11e7d296fb845a}} 
\index{generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}!HEADER@{HEADER}}
\index{HEADER@{HEADER}!generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{HEADER}{HEADER}}
{\footnotesize\ttfamily HEADER}

{\bfseries Initial value\+:}
\begin{DoxyCode}{0}
\DoxyCodeLine{\{}
\DoxyCodeLine{\}}

\end{DoxyCode}


Definition at line \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source_l00044}{44}} of file \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source}{generic\+\_\+usb\+\_\+if.\+m}}.

\mbox{\Hypertarget{generic__usb__if_8m_a4f9143db5c2f9568347baba214e311f7}\label{generic__usb__if_8m_a4f9143db5c2f9568347baba214e311f7}} 
\index{generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}!init@{init}}
\index{init@{init}!generic\_usb\_if.m@{generic\_usb\_if.m}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{init}{init}}
{\footnotesize\ttfamily METHOD int init}

{\bfseries Initial value\+:}
\begin{DoxyCode}{0}
\DoxyCodeLine{\{}
\DoxyCodeLine{        device\_t dev}

\end{DoxyCode}


Definition at line \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source_l00050}{50}} of file \mbox{\hyperlink{generic__usb__if_8m_source}{generic\+\_\+usb\+\_\+if.\+m}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{if__run_8c_source_l05777}{run\+\_\+rt3070\+\_\+filter\+\_\+calib()}}.

