\hypertarget{structusb__hub__descriptor__min}{}\doxysection{usb\+\_\+hub\+\_\+descriptor\+\_\+min Struct Reference}
\label{structusb__hub__descriptor__min}\index{usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}}


{\ttfamily \#include $<$usb.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} \mbox{\hyperlink{structusb__hub__descriptor__min_a5db444dc404b953cf37504781de07fb8}{b\+Desc\+Length}}
\item 
\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} \mbox{\hyperlink{structusb__hub__descriptor__min_aee2a1efbc9b628995a29f9f0fb4d2b42}{b\+Descriptor\+Type}}
\item 
\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} \mbox{\hyperlink{structusb__hub__descriptor__min_a09ac3e727ad5dabdb449db4e6e44124c}{b\+Nbr\+Ports}}
\item 
\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_ad3086c1130ab6b88c53220166e3b5129}{u\+Word}} \mbox{\hyperlink{structusb__hub__descriptor__min_a9ca8f4e23e04374a0a4a8bed2e7fd15c}{w\+Hub\+Characteristics}}
\item 
\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} \mbox{\hyperlink{structusb__hub__descriptor__min_a1f75abf2b49096987dd01423a83b6be9}{b\+Pwr\+On2\+Pwr\+Good}}
\item 
\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} \mbox{\hyperlink{structusb__hub__descriptor__min_a34f984192b2b98c83152607ffac1c7da}{b\+Hub\+Contr\+Current}}
\item 
\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} \mbox{\hyperlink{structusb__hub__descriptor__min_aad9df054d2dd5e5981552388797aaaa9}{Device\+Removable}} \mbox{[}1\mbox{]}
\item 
\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} \mbox{\hyperlink{structusb__hub__descriptor__min_accca477d15ace3e2b2b2755d8ece2e33}{Port\+Power\+Ctrl\+Mask}} \mbox{[}1\mbox{]}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{usb_8h_source_l00646}{646}} of file \mbox{\hyperlink{usb_8h_source}{usb.\+h}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structusb__hub__descriptor__min_a5db444dc404b953cf37504781de07fb8}\label{structusb__hub__descriptor__min_a5db444dc404b953cf37504781de07fb8}} 
\index{usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}!bDescLength@{bDescLength}}
\index{bDescLength@{bDescLength}!usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{bDescLength}{bDescLength}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} usb\+\_\+hub\+\_\+descriptor\+\_\+min\+::b\+Desc\+Length}



Definition at line \mbox{\hyperlink{usb_8h_source_l00647}{647}} of file \mbox{\hyperlink{usb_8h_source}{usb.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structusb__hub__descriptor__min_aee2a1efbc9b628995a29f9f0fb4d2b42}\label{structusb__hub__descriptor__min_aee2a1efbc9b628995a29f9f0fb4d2b42}} 
\index{usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}!bDescriptorType@{bDescriptorType}}
\index{bDescriptorType@{bDescriptorType}!usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{bDescriptorType}{bDescriptorType}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} usb\+\_\+hub\+\_\+descriptor\+\_\+min\+::b\+Descriptor\+Type}



Definition at line \mbox{\hyperlink{usb_8h_source_l00648}{648}} of file \mbox{\hyperlink{usb_8h_source}{usb.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structusb__hub__descriptor__min_a34f984192b2b98c83152607ffac1c7da}\label{structusb__hub__descriptor__min_a34f984192b2b98c83152607ffac1c7da}} 
\index{usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}!bHubContrCurrent@{bHubContrCurrent}}
\index{bHubContrCurrent@{bHubContrCurrent}!usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{bHubContrCurrent}{bHubContrCurrent}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} usb\+\_\+hub\+\_\+descriptor\+\_\+min\+::b\+Hub\+Contr\+Current}



Definition at line \mbox{\hyperlink{usb_8h_source_l00652}{652}} of file \mbox{\hyperlink{usb_8h_source}{usb.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structusb__hub__descriptor__min_a09ac3e727ad5dabdb449db4e6e44124c}\label{structusb__hub__descriptor__min_a09ac3e727ad5dabdb449db4e6e44124c}} 
\index{usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}!bNbrPorts@{bNbrPorts}}
\index{bNbrPorts@{bNbrPorts}!usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{bNbrPorts}{bNbrPorts}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} usb\+\_\+hub\+\_\+descriptor\+\_\+min\+::b\+Nbr\+Ports}



Definition at line \mbox{\hyperlink{usb_8h_source_l00649}{649}} of file \mbox{\hyperlink{usb_8h_source}{usb.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structusb__hub__descriptor__min_a1f75abf2b49096987dd01423a83b6be9}\label{structusb__hub__descriptor__min_a1f75abf2b49096987dd01423a83b6be9}} 
\index{usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}!bPwrOn2PwrGood@{bPwrOn2PwrGood}}
\index{bPwrOn2PwrGood@{bPwrOn2PwrGood}!usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{bPwrOn2PwrGood}{bPwrOn2PwrGood}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} usb\+\_\+hub\+\_\+descriptor\+\_\+min\+::b\+Pwr\+On2\+Pwr\+Good}



Definition at line \mbox{\hyperlink{usb_8h_source_l00651}{651}} of file \mbox{\hyperlink{usb_8h_source}{usb.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structusb__hub__descriptor__min_aad9df054d2dd5e5981552388797aaaa9}\label{structusb__hub__descriptor__min_aad9df054d2dd5e5981552388797aaaa9}} 
\index{usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}!DeviceRemovable@{DeviceRemovable}}
\index{DeviceRemovable@{DeviceRemovable}!usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{DeviceRemovable}{DeviceRemovable}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} usb\+\_\+hub\+\_\+descriptor\+\_\+min\+::\+Device\+Removable\mbox{[}1\mbox{]}}



Definition at line \mbox{\hyperlink{usb_8h_source_l00653}{653}} of file \mbox{\hyperlink{usb_8h_source}{usb.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structusb__hub__descriptor__min_accca477d15ace3e2b2b2755d8ece2e33}\label{structusb__hub__descriptor__min_accca477d15ace3e2b2b2755d8ece2e33}} 
\index{usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}!PortPowerCtrlMask@{PortPowerCtrlMask}}
\index{PortPowerCtrlMask@{PortPowerCtrlMask}!usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{PortPowerCtrlMask}{PortPowerCtrlMask}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} usb\+\_\+hub\+\_\+descriptor\+\_\+min\+::\+Port\+Power\+Ctrl\+Mask\mbox{[}1\mbox{]}}



Definition at line \mbox{\hyperlink{usb_8h_source_l00654}{654}} of file \mbox{\hyperlink{usb_8h_source}{usb.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structusb__hub__descriptor__min_a9ca8f4e23e04374a0a4a8bed2e7fd15c}\label{structusb__hub__descriptor__min_a9ca8f4e23e04374a0a4a8bed2e7fd15c}} 
\index{usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}!wHubCharacteristics@{wHubCharacteristics}}
\index{wHubCharacteristics@{wHubCharacteristics}!usb\_hub\_descriptor\_min@{usb\_hub\_descriptor\_min}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{wHubCharacteristics}{wHubCharacteristics}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_ad3086c1130ab6b88c53220166e3b5129}{u\+Word}} usb\+\_\+hub\+\_\+descriptor\+\_\+min\+::w\+Hub\+Characteristics}



Definition at line \mbox{\hyperlink{usb_8h_source_l00650}{650}} of file \mbox{\hyperlink{usb_8h_source}{usb.\+h}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dev/usb/\mbox{\hyperlink{usb_8h}{usb.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
