\hypertarget{structusb__fs__stop}{}\doxysection{usb\+\_\+fs\+\_\+stop Struct Reference}
\label{structusb__fs__stop}\index{usb\_fs\_stop@{usb\_fs\_stop}}


{\ttfamily \#include $<$usb\+\_\+ioctl.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structusb__fs__stop_a340b833bb604d97add287c1e7828b9a8}{ep\+\_\+index}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{usb__ioctl_8h_source_l00148}{148}} of file \mbox{\hyperlink{usb__ioctl_8h_source}{usb\+\_\+ioctl.\+h}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structusb__fs__stop_a340b833bb604d97add287c1e7828b9a8}\label{structusb__fs__stop_a340b833bb604d97add287c1e7828b9a8}} 
\index{usb\_fs\_stop@{usb\_fs\_stop}!ep\_index@{ep\_index}}
\index{ep\_index@{ep\_index}!usb\_fs\_stop@{usb\_fs\_stop}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{ep\_index}{ep\_index}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t usb\+\_\+fs\+\_\+stop\+::ep\+\_\+index}



Definition at line \mbox{\hyperlink{usb__ioctl_8h_source_l00149}{149}} of file \mbox{\hyperlink{usb__ioctl_8h_source}{usb\+\_\+ioctl.\+h}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dev/usb/\mbox{\hyperlink{usb__ioctl_8h}{usb\+\_\+ioctl.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
