\hypertarget{structuss820__flags}{}\doxysection{uss820\+\_\+flags Struct Reference}
\label{structuss820__flags}\index{uss820\_flags@{uss820\_flags}}


{\ttfamily \#include $<$uss820dci.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structuss820__flags_a42040e7846ee6876bc61984313874e07}{change\+\_\+connect}}\+:1
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structuss820__flags_ab13374a188ee78ccc573808db1d721d2}{change\+\_\+suspend}}\+:1
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structuss820__flags_abac956aef830fc8d8c3d0aebb83be4a9}{status\+\_\+suspend}}\+:1
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structuss820__flags_a5aa01e0a8c2e2e6d767ec042f02257f8}{status\+\_\+vbus}}\+:1
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structuss820__flags_a46cc6d5d03a942cf0a909c29224c0269}{status\+\_\+bus\+\_\+reset}}\+:1
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structuss820__flags_a6e7816276f249dc3c46d5cb9d8ef2e36}{clocks\+\_\+off}}\+:1
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structuss820__flags_a627795cb3a352b3023c9360686d9eb6b}{port\+\_\+powered}}\+:1
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structuss820__flags_a4da8d6668f44b94642ddd7deca1ddedb}{port\+\_\+enabled}}\+:1
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structuss820__flags_a9be9d3c90a14a682e327627cc71c015f}{d\+\_\+pulled\+\_\+up}}\+:1
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structuss820__flags_a7acae99ac1d59d5a14d7ed368439d755}{mcsr\+\_\+feat}}\+:1
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source_l00317}{317}} of file \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source}{uss820dci.\+h}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structuss820__flags_a42040e7846ee6876bc61984313874e07}\label{structuss820__flags_a42040e7846ee6876bc61984313874e07}} 
\index{uss820\_flags@{uss820\_flags}!change\_connect@{change\_connect}}
\index{change\_connect@{change\_connect}!uss820\_flags@{uss820\_flags}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{change\_connect}{change\_connect}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t uss820\+\_\+flags\+::change\+\_\+connect}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source_l00318}{318}} of file \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source}{uss820dci.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l00776}{uss820dci\+\_\+interrupt()}}, \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01822}{uss820dci\+\_\+roothub\+\_\+exec()}}, and \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01531}{uss820dci\+\_\+uninit()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuss820__flags_ab13374a188ee78ccc573808db1d721d2}\label{structuss820__flags_ab13374a188ee78ccc573808db1d721d2}} 
\index{uss820\_flags@{uss820\_flags}!change\_suspend@{change\_suspend}}
\index{change\_suspend@{change\_suspend}!uss820\_flags@{uss820\_flags}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{change\_suspend}{change\_suspend}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t uss820\+\_\+flags\+::change\+\_\+suspend}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source_l00319}{319}} of file \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source}{uss820dci.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l00776}{uss820dci\+\_\+interrupt()}}, \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01822}{uss820dci\+\_\+roothub\+\_\+exec()}}, and \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01531}{uss820dci\+\_\+uninit()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuss820__flags_a6e7816276f249dc3c46d5cb9d8ef2e36}\label{structuss820__flags_a6e7816276f249dc3c46d5cb9d8ef2e36}} 
\index{uss820\_flags@{uss820\_flags}!clocks\_off@{clocks\_off}}
\index{clocks\_off@{clocks\_off}!uss820\_flags@{uss820\_flags}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{clocks\_off}{clocks\_off}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t uss820\+\_\+flags\+::clocks\+\_\+off}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source_l00323}{323}} of file \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source}{uss820dci.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structuss820__flags_a9be9d3c90a14a682e327627cc71c015f}\label{structuss820__flags_a9be9d3c90a14a682e327627cc71c015f}} 
\index{uss820\_flags@{uss820\_flags}!d\_pulled\_up@{d\_pulled\_up}}
\index{d\_pulled\_up@{d\_pulled\_up}!uss820\_flags@{uss820\_flags}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{d\_pulled\_up}{d\_pulled\_up}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t uss820\+\_\+flags\+::d\+\_\+pulled\+\_\+up}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source_l00326}{326}} of file \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source}{uss820dci.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l00214}{uss820dci\+\_\+pull\+\_\+down()}}, and \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l00195}{uss820dci\+\_\+pull\+\_\+up()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuss820__flags_a7acae99ac1d59d5a14d7ed368439d755}\label{structuss820__flags_a7acae99ac1d59d5a14d7ed368439d755}} 
\index{uss820\_flags@{uss820\_flags}!mcsr\_feat@{mcsr\_feat}}
\index{mcsr\_feat@{mcsr\_feat}!uss820\_flags@{uss820\_flags}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{mcsr\_feat}{mcsr\_feat}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t uss820\+\_\+flags\+::mcsr\+\_\+feat}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source_l00327}{327}} of file \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source}{uss820dci.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01369}{uss820dci\+\_\+init()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuss820__flags_a4da8d6668f44b94642ddd7deca1ddedb}\label{structuss820__flags_a4da8d6668f44b94642ddd7deca1ddedb}} 
\index{uss820\_flags@{uss820\_flags}!port\_enabled@{port\_enabled}}
\index{port\_enabled@{port\_enabled}!uss820\_flags@{uss820\_flags}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{port\_enabled}{port\_enabled}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t uss820\+\_\+flags\+::port\+\_\+enabled}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source_l00325}{325}} of file \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source}{uss820dci.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01822}{uss820dci\+\_\+roothub\+\_\+exec()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuss820__flags_a627795cb3a352b3023c9360686d9eb6b}\label{structuss820__flags_a627795cb3a352b3023c9360686d9eb6b}} 
\index{uss820\_flags@{uss820\_flags}!port\_powered@{port\_powered}}
\index{port\_powered@{port\_powered}!uss820\_flags@{uss820\_flags}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{port\_powered}{port\_powered}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t uss820\+\_\+flags\+::port\+\_\+powered}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source_l00324}{324}} of file \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source}{uss820dci.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l00195}{uss820dci\+\_\+pull\+\_\+up()}}, \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01822}{uss820dci\+\_\+roothub\+\_\+exec()}}, and \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01531}{uss820dci\+\_\+uninit()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuss820__flags_a46cc6d5d03a942cf0a909c29224c0269}\label{structuss820__flags_a46cc6d5d03a942cf0a909c29224c0269}} 
\index{uss820\_flags@{uss820\_flags}!status\_bus\_reset@{status\_bus\_reset}}
\index{status\_bus\_reset@{status\_bus\_reset}!uss820\_flags@{uss820\_flags}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{status\_bus\_reset}{status\_bus\_reset}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t uss820\+\_\+flags\+::status\+\_\+bus\+\_\+reset}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source_l00322}{322}} of file \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source}{uss820dci.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l00776}{uss820dci\+\_\+interrupt()}}, \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01822}{uss820dci\+\_\+roothub\+\_\+exec()}}, and \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01531}{uss820dci\+\_\+uninit()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuss820__flags_abac956aef830fc8d8c3d0aebb83be4a9}\label{structuss820__flags_abac956aef830fc8d8c3d0aebb83be4a9}} 
\index{uss820\_flags@{uss820\_flags}!status\_suspend@{status\_suspend}}
\index{status\_suspend@{status\_suspend}!uss820\_flags@{uss820\_flags}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{status\_suspend}{status\_suspend}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t uss820\+\_\+flags\+::status\+\_\+suspend}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source_l00320}{320}} of file \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source}{uss820dci.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l00776}{uss820dci\+\_\+interrupt()}}, \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01822}{uss820dci\+\_\+roothub\+\_\+exec()}}, \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01531}{uss820dci\+\_\+uninit()}}, and \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l00232}{uss820dci\+\_\+wakeup\+\_\+peer()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuss820__flags_a5aa01e0a8c2e2e6d767ec042f02257f8}\label{structuss820__flags_a5aa01e0a8c2e2e6d767ec042f02257f8}} 
\index{uss820\_flags@{uss820\_flags}!status\_vbus@{status\_vbus}}
\index{status\_vbus@{status\_vbus}!uss820\_flags@{uss820\_flags}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{status\_vbus}{status\_vbus}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t uss820\+\_\+flags\+::status\+\_\+vbus}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source_l00321}{321}} of file \mbox{\hyperlink{uss820dci_8h_source}{uss820dci.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01369}{uss820dci\+\_\+init()}}, \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01822}{uss820dci\+\_\+roothub\+\_\+exec()}}, and \mbox{\hyperlink{uss820dci_8c_source_l01531}{uss820dci\+\_\+uninit()}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dev/usb/controller/\mbox{\hyperlink{uss820dci_8h}{uss820dci.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
