\hypertarget{structuvisor__palm__connection__info}{}\doxysection{uvisor\+\_\+palm\+\_\+connection\+\_\+info Struct Reference}
\label{structuvisor__palm__connection__info}\index{uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}}
\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} \mbox{\hyperlink{structuvisor__palm__connection__info_a0d5c0fa02c4959a4d58bcb589f46fc18}{num\+\_\+ports}}
\item 
\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} \mbox{\hyperlink{structuvisor__palm__connection__info_ac799e53f32ca7c3aa805a2acdcc0752b}{endpoint\+\_\+numbers\+\_\+different}}
\item 
\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_ad3086c1130ab6b88c53220166e3b5129}{u\+Word}} \mbox{\hyperlink{structuvisor__palm__connection__info_abd522e1f28c598102f29a182482b2525}{reserved1}}
\item 
\begin{tabbing}
xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=\kill
struct \{\\
\>\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_ae3cbe7723d7e86b29e1b743781b29d6c}{uDWord}} \mbox{\hyperlink{structuvisor__palm__connection__info_abaa6b010c4f64bf32a9add7f234d909f}{port\_function\_id}}\\
\>\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{uByte}} \mbox{\hyperlink{structuvisor__palm__connection__info_a7e85bd6c615fd7b506f8ad4cea16278f}{port}}\\
\>\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{uByte}} \mbox{\hyperlink{structuvisor__palm__connection__info_a96024a8432a328ad71478c2e552432f4}{end\_point\_info}}\\
\>\mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_ad3086c1130ab6b88c53220166e3b5129}{uWord}} \mbox{\hyperlink{structuvisor__palm__connection__info_a7a1c0f195a00f7d053020a2c87f9df6b}{reserved}}\\
\} \mbox{\hyperlink{structuvisor__palm__connection__info_ae0aadacc7facf5480fd9e8bab7da4664}{connections}} \mbox{[}\mbox{\hyperlink{uvisor_8c_a7de848226d9e0fe9872991039bab8e08}{UVISOR\_MAX\_CONN}}\mbox{]}\\

\end{tabbing}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00154}{154}} of file \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source}{uvisor.\+c}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structuvisor__palm__connection__info_ae0aadacc7facf5480fd9e8bab7da4664}\label{structuvisor__palm__connection__info_ae0aadacc7facf5480fd9e8bab7da4664}} 
\index{uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}!connections@{connections}}
\index{connections@{connections}!uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{}{}}
{\footnotesize\ttfamily struct  \{ ... \}  uvisor\+\_\+palm\+\_\+connection\+\_\+info\+::connections\mbox{[}\mbox{\hyperlink{uvisor_8c_a7de848226d9e0fe9872991039bab8e08}{UVISOR\+\_\+\+MAX\+\_\+\+CONN}}\mbox{]}}



Referenced by \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00401}{uvisor\+\_\+init()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuvisor__palm__connection__info_a96024a8432a328ad71478c2e552432f4}\label{structuvisor__palm__connection__info_a96024a8432a328ad71478c2e552432f4}} 
\index{uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}!end\_point\_info@{end\_point\_info}}
\index{end\_point\_info@{end\_point\_info}!uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{end\_point\_info}{end\_point\_info}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} uvisor\+\_\+palm\+\_\+connection\+\_\+info\+::end\+\_\+point\+\_\+info}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00161}{161}} of file \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source}{uvisor.\+c}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00401}{uvisor\+\_\+init()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuvisor__palm__connection__info_ac799e53f32ca7c3aa805a2acdcc0752b}\label{structuvisor__palm__connection__info_ac799e53f32ca7c3aa805a2acdcc0752b}} 
\index{uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}!endpoint\_numbers\_different@{endpoint\_numbers\_different}}
\index{endpoint\_numbers\_different@{endpoint\_numbers\_different}!uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{endpoint\_numbers\_different}{endpoint\_numbers\_different}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} uvisor\+\_\+palm\+\_\+connection\+\_\+info\+::endpoint\+\_\+numbers\+\_\+different}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00156}{156}} of file \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source}{uvisor.\+c}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00401}{uvisor\+\_\+init()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuvisor__palm__connection__info_a0d5c0fa02c4959a4d58bcb589f46fc18}\label{structuvisor__palm__connection__info_a0d5c0fa02c4959a4d58bcb589f46fc18}} 
\index{uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}!num\_ports@{num\_ports}}
\index{num\_ports@{num\_ports}!uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{num\_ports}{num\_ports}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} uvisor\+\_\+palm\+\_\+connection\+\_\+info\+::num\+\_\+ports}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00155}{155}} of file \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source}{uvisor.\+c}}.

\mbox{\Hypertarget{structuvisor__palm__connection__info_a7e85bd6c615fd7b506f8ad4cea16278f}\label{structuvisor__palm__connection__info_a7e85bd6c615fd7b506f8ad4cea16278f}} 
\index{uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}!port@{port}}
\index{port@{port}!uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{port}{port}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_a4dea376b5cd0c5d694660473f5e7a459}{u\+Byte}} uvisor\+\_\+palm\+\_\+connection\+\_\+info\+::port}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00160}{160}} of file \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source}{uvisor.\+c}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00401}{uvisor\+\_\+init()}}.

\mbox{\Hypertarget{structuvisor__palm__connection__info_abaa6b010c4f64bf32a9add7f234d909f}\label{structuvisor__palm__connection__info_abaa6b010c4f64bf32a9add7f234d909f}} 
\index{uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}!port\_function\_id@{port\_function\_id}}
\index{port\_function\_id@{port\_function\_id}!uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{port\_function\_id}{port\_function\_id}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_ae3cbe7723d7e86b29e1b743781b29d6c}{u\+DWord}} uvisor\+\_\+palm\+\_\+connection\+\_\+info\+::port\+\_\+function\+\_\+id}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00159}{159}} of file \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source}{uvisor.\+c}}.

\mbox{\Hypertarget{structuvisor__palm__connection__info_a7a1c0f195a00f7d053020a2c87f9df6b}\label{structuvisor__palm__connection__info_a7a1c0f195a00f7d053020a2c87f9df6b}} 
\index{uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}!reserved@{reserved}}
\index{reserved@{reserved}!uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{reserved}{reserved}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_ad3086c1130ab6b88c53220166e3b5129}{u\+Word}} uvisor\+\_\+palm\+\_\+connection\+\_\+info\+::reserved}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00162}{162}} of file \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source}{uvisor.\+c}}.

\mbox{\Hypertarget{structuvisor__palm__connection__info_abd522e1f28c598102f29a182482b2525}\label{structuvisor__palm__connection__info_abd522e1f28c598102f29a182482b2525}} 
\index{uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}!reserved1@{reserved1}}
\index{reserved1@{reserved1}!uvisor\_palm\_connection\_info@{uvisor\_palm\_connection\_info}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{reserved1}{reserved1}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{usb__endian_8h_ad3086c1130ab6b88c53220166e3b5129}{u\+Word}} uvisor\+\_\+palm\+\_\+connection\+\_\+info\+::reserved1}



Definition at line \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source_l00157}{157}} of file \mbox{\hyperlink{uvisor_8c_source}{uvisor.\+c}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dev/usb/serial/\mbox{\hyperlink{uvisor_8c}{uvisor.\+c}}\end{DoxyCompactItemize}
