\hypertarget{structusb__device__statistics}{}\doxysection{usb\+\_\+device\+\_\+statistics Struct Reference}
\label{structusb__device__statistics}\index{usb\_device\_statistics@{usb\_device\_statistics}}


{\ttfamily \#include $<$usb\+\_\+device.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint32\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structusb__device__statistics_a4a6945edb9e1f2def4475405e156ea15}{uds\+\_\+requests}} \mbox{[}4\mbox{]}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{usb__device_8h_source_l00182}{182}} of file \mbox{\hyperlink{usb__device_8h_source}{usb\+\_\+device.\+h}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structusb__device__statistics_a4a6945edb9e1f2def4475405e156ea15}\label{structusb__device__statistics_a4a6945edb9e1f2def4475405e156ea15}} 
\index{usb\_device\_statistics@{usb\_device\_statistics}!uds\_requests@{uds\_requests}}
\index{uds\_requests@{uds\_requests}!usb\_device\_statistics@{usb\_device\_statistics}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{uds\_requests}{uds\_requests}}
{\footnotesize\ttfamily uint32\+\_\+t usb\+\_\+device\+\_\+statistics\+::uds\+\_\+requests\mbox{[}4\mbox{]}}



Definition at line \mbox{\hyperlink{usb__device_8h_source_l00183}{183}} of file \mbox{\hyperlink{usb__device_8h_source}{usb\+\_\+device.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{usb__transfer_8c_source_l02593}{usbd\+\_\+transfer\+\_\+done()}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dev/usb/\mbox{\hyperlink{usb__device_8h}{usb\+\_\+device.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
