\hypertarget{dir_8e265126d785f5e5a9618737a541ea89}{}\doxysection{dev/powermac\+\_\+nvram Directory Reference}
\label{dir_8e265126d785f5e5a9618737a541ea89}\index{dev/powermac\_nvram Directory Reference@{dev/powermac\_nvram Directory Reference}}
Directory dependency graph for powermac\+\_\+nvram\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=216pt]{dir_8e265126d785f5e5a9618737a541ea89_dep}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Files}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
file \mbox{\hyperlink{powermac__nvram_8c}{powermac\+\_\+nvram.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{powermac__nvramvar_8h}{powermac\+\_\+nvramvar.\+h}}
\end{DoxyCompactItemize}
