\hypertarget{structnvme__firmware__page}{}\doxysection{nvme\+\_\+firmware\+\_\+page Struct Reference}
\label{structnvme__firmware__page}\index{nvme\_firmware\_page@{nvme\_firmware\_page}}


{\ttfamily \#include $<$nvme.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structnvme__firmware__page_a115d056469f3e0ea2527114ca24a85f7}{afi}}
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structnvme__firmware__page_a962b9f190b2c434c1e5761704ac44b2e}{reserved}} \mbox{[}7\mbox{]}
\item 
uint64\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structnvme__firmware__page_a0ff9f0c21ba743afa7a1bba6cdec5d69}{revision}} \mbox{[}7\mbox{]}
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structnvme__firmware__page_a62d1c4248157999885cff0bfe09d7914}{reserved2}} \mbox{[}448\mbox{]}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{nvme_8h_source_l01405}{1405}} of file \mbox{\hyperlink{nvme_8h_source}{nvme.\+h}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structnvme__firmware__page_a115d056469f3e0ea2527114ca24a85f7}\label{structnvme__firmware__page_a115d056469f3e0ea2527114ca24a85f7}} 
\index{nvme\_firmware\_page@{nvme\_firmware\_page}!afi@{afi}}
\index{afi@{afi}!nvme\_firmware\_page@{nvme\_firmware\_page}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{afi}{afi}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t nvme\+\_\+firmware\+\_\+page\+::afi}



Definition at line \mbox{\hyperlink{nvme_8h_source_l01406}{1406}} of file \mbox{\hyperlink{nvme_8h_source}{nvme.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structnvme__firmware__page_a962b9f190b2c434c1e5761704ac44b2e}\label{structnvme__firmware__page_a962b9f190b2c434c1e5761704ac44b2e}} 
\index{nvme\_firmware\_page@{nvme\_firmware\_page}!reserved@{reserved}}
\index{reserved@{reserved}!nvme\_firmware\_page@{nvme\_firmware\_page}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{reserved}{reserved}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t nvme\+\_\+firmware\+\_\+page\+::reserved\mbox{[}7\mbox{]}}



Definition at line \mbox{\hyperlink{nvme_8h_source_l01407}{1407}} of file \mbox{\hyperlink{nvme_8h_source}{nvme.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structnvme__firmware__page_a62d1c4248157999885cff0bfe09d7914}\label{structnvme__firmware__page_a62d1c4248157999885cff0bfe09d7914}} 
\index{nvme\_firmware\_page@{nvme\_firmware\_page}!reserved2@{reserved2}}
\index{reserved2@{reserved2}!nvme\_firmware\_page@{nvme\_firmware\_page}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{reserved2}{reserved2}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t nvme\+\_\+firmware\+\_\+page\+::reserved2\mbox{[}448\mbox{]}}



Definition at line \mbox{\hyperlink{nvme_8h_source_l01409}{1409}} of file \mbox{\hyperlink{nvme_8h_source}{nvme.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structnvme__firmware__page_a0ff9f0c21ba743afa7a1bba6cdec5d69}\label{structnvme__firmware__page_a0ff9f0c21ba743afa7a1bba6cdec5d69}} 
\index{nvme\_firmware\_page@{nvme\_firmware\_page}!revision@{revision}}
\index{revision@{revision}!nvme\_firmware\_page@{nvme\_firmware\_page}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{revision}{revision}}
{\footnotesize\ttfamily uint64\+\_\+t nvme\+\_\+firmware\+\_\+page\+::revision\mbox{[}7\mbox{]}}



Definition at line \mbox{\hyperlink{nvme_8h_source_l01408}{1408}} of file \mbox{\hyperlink{nvme_8h_source}{nvme.\+h}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dev/nvme/\mbox{\hyperlink{nvme_8h}{nvme.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
