\hypertarget{structmlx5__eqe__temp__warning}{}\doxysection{mlx5\+\_\+eqe\+\_\+temp\+\_\+warning Struct Reference}
\label{structmlx5__eqe__temp__warning}\index{mlx5\_eqe\_temp\_warning@{mlx5\_eqe\_temp\_warning}}


{\ttfamily \#include $<$device.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\+\_\+\+\_\+be64 \mbox{\hyperlink{structmlx5__eqe__temp__warning_a56cf65ea4599508ca661c1075a774e60}{sensor\+\_\+warning\+\_\+msb}}
\item 
\+\_\+\+\_\+be64 \mbox{\hyperlink{structmlx5__eqe__temp__warning_a7f718700e9fcb7a53604a14fbb7c943c}{sensor\+\_\+warning\+\_\+lsb}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{device_8h_source_l00621}{621}} of file \mbox{\hyperlink{device_8h_source}{device.\+h}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structmlx5__eqe__temp__warning_a7f718700e9fcb7a53604a14fbb7c943c}\label{structmlx5__eqe__temp__warning_a7f718700e9fcb7a53604a14fbb7c943c}} 
\index{mlx5\_eqe\_temp\_warning@{mlx5\_eqe\_temp\_warning}!sensor\_warning\_lsb@{sensor\_warning\_lsb}}
\index{sensor\_warning\_lsb@{sensor\_warning\_lsb}!mlx5\_eqe\_temp\_warning@{mlx5\_eqe\_temp\_warning}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{sensor\_warning\_lsb}{sensor\_warning\_lsb}}
{\footnotesize\ttfamily \+\_\+\+\_\+be64 mlx5\+\_\+eqe\+\_\+temp\+\_\+warning\+::sensor\+\_\+warning\+\_\+lsb}



Definition at line \mbox{\hyperlink{device_8h_source_l00623}{623}} of file \mbox{\hyperlink{device_8h_source}{device.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{mlx5__eq_8c_source_l00221}{mlx5\+\_\+temp\+\_\+warning\+\_\+event()}}.

\mbox{\Hypertarget{structmlx5__eqe__temp__warning_a56cf65ea4599508ca661c1075a774e60}\label{structmlx5__eqe__temp__warning_a56cf65ea4599508ca661c1075a774e60}} 
\index{mlx5\_eqe\_temp\_warning@{mlx5\_eqe\_temp\_warning}!sensor\_warning\_msb@{sensor\_warning\_msb}}
\index{sensor\_warning\_msb@{sensor\_warning\_msb}!mlx5\_eqe\_temp\_warning@{mlx5\_eqe\_temp\_warning}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{sensor\_warning\_msb}{sensor\_warning\_msb}}
{\footnotesize\ttfamily \+\_\+\+\_\+be64 mlx5\+\_\+eqe\+\_\+temp\+\_\+warning\+::sensor\+\_\+warning\+\_\+msb}



Definition at line \mbox{\hyperlink{device_8h_source_l00622}{622}} of file \mbox{\hyperlink{device_8h_source}{device.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{mlx5__eq_8c_source_l00221}{mlx5\+\_\+temp\+\_\+warning\+\_\+event()}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dev/mlx5/\mbox{\hyperlink{device_8h}{device.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
