\hypertarget{structiwn5000__calib__config}{}\doxysection{iwn5000\+\_\+calib\+\_\+config Struct Reference}
\label{structiwn5000__calib__config}\index{iwn5000\_calib\_config@{iwn5000\_calib\_config}}


{\ttfamily \#include $<$if\+\_\+iwnreg.\+h$>$}



Collaboration diagram for iwn5000\+\_\+calib\+\_\+config\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=202pt]{d2/d93/structiwn5000__calib__config__coll__graph}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
struct \mbox{\hyperlink{structiwn5000__calib__status}{iwn5000\+\_\+calib\+\_\+status}} \mbox{\hyperlink{structiwn5000__calib__config_a83b7616812d99c7fe47f542679369344}{ucode}}
\item 
struct \mbox{\hyperlink{structiwn5000__calib__status}{iwn5000\+\_\+calib\+\_\+status}} \mbox{\hyperlink{structiwn5000__calib__config_a99e046da5e3b212a27f48f4cbbe95bcd}{driver}}
\item 
uint32\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structiwn5000__calib__config_a275197a75349affb24c1643918030fef}{reserved}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{if__iwnreg_8h_source_l00890}{890}} of file \mbox{\hyperlink{if__iwnreg_8h_source}{if\+\_\+iwnreg.\+h}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structiwn5000__calib__config_a99e046da5e3b212a27f48f4cbbe95bcd}\label{structiwn5000__calib__config_a99e046da5e3b212a27f48f4cbbe95bcd}} 
\index{iwn5000\_calib\_config@{iwn5000\_calib\_config}!driver@{driver}}
\index{driver@{driver}!iwn5000\_calib\_config@{iwn5000\_calib\_config}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{driver}{driver}}
{\footnotesize\ttfamily struct \mbox{\hyperlink{structiwn5000__calib__status}{iwn5000\+\_\+calib\+\_\+status}} iwn5000\+\_\+calib\+\_\+config\+::driver}



Definition at line \mbox{\hyperlink{if__iwnreg_8h_source_l00892}{892}} of file \mbox{\hyperlink{if__iwnreg_8h_source}{if\+\_\+iwnreg.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structiwn5000__calib__config_a275197a75349affb24c1643918030fef}\label{structiwn5000__calib__config_a275197a75349affb24c1643918030fef}} 
\index{iwn5000\_calib\_config@{iwn5000\_calib\_config}!reserved@{reserved}}
\index{reserved@{reserved}!iwn5000\_calib\_config@{iwn5000\_calib\_config}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{reserved}{reserved}}
{\footnotesize\ttfamily uint32\+\_\+t iwn5000\+\_\+calib\+\_\+config\+::reserved}



Definition at line \mbox{\hyperlink{if__iwnreg_8h_source_l00893}{893}} of file \mbox{\hyperlink{if__iwnreg_8h_source}{if\+\_\+iwnreg.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structiwn5000__calib__config_a83b7616812d99c7fe47f542679369344}\label{structiwn5000__calib__config_a83b7616812d99c7fe47f542679369344}} 
\index{iwn5000\_calib\_config@{iwn5000\_calib\_config}!ucode@{ucode}}
\index{ucode@{ucode}!iwn5000\_calib\_config@{iwn5000\_calib\_config}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{ucode}{ucode}}
{\footnotesize\ttfamily struct \mbox{\hyperlink{structiwn5000__calib__status}{iwn5000\+\_\+calib\+\_\+status}} iwn5000\+\_\+calib\+\_\+config\+::ucode}



Definition at line \mbox{\hyperlink{if__iwnreg_8h_source_l00891}{891}} of file \mbox{\hyperlink{if__iwnreg_8h_source}{if\+\_\+iwnreg.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{if__iwn_8c_source_l07777}{iwn5000\+\_\+query\+\_\+calibration()}}, and \mbox{\hyperlink{if__iwn_8c_source_l06644}{iwn5000\+\_\+runtime\+\_\+calib()}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dev/iwn/\mbox{\hyperlink{if__iwnreg_8h}{if\+\_\+iwnreg.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
