\hypertarget{structiwm__tlv__calib__ctrl}{}\doxysection{iwm\+\_\+tlv\+\_\+calib\+\_\+ctrl Struct Reference}
\label{structiwm__tlv__calib__ctrl}\index{iwm\_tlv\_calib\_ctrl@{iwm\_tlv\_calib\_ctrl}}


{\ttfamily \#include $<$if\+\_\+iwmreg.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint32\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structiwm__tlv__calib__ctrl_a59445fcb70b590061b7cf43feff56fc8}{flow\+\_\+trigger}}
\item 
uint32\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structiwm__tlv__calib__ctrl_a4f58df9dd5ff8a41b6b0ebd37e07a764}{event\+\_\+trigger}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{if__iwmreg_8h_source_l00997}{997}} of file \mbox{\hyperlink{if__iwmreg_8h_source}{if\+\_\+iwmreg.\+h}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structiwm__tlv__calib__ctrl_a4f58df9dd5ff8a41b6b0ebd37e07a764}\label{structiwm__tlv__calib__ctrl_a4f58df9dd5ff8a41b6b0ebd37e07a764}} 
\index{iwm\_tlv\_calib\_ctrl@{iwm\_tlv\_calib\_ctrl}!event\_trigger@{event\_trigger}}
\index{event\_trigger@{event\_trigger}!iwm\_tlv\_calib\_ctrl@{iwm\_tlv\_calib\_ctrl}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{event\_trigger}{event\_trigger}}
{\footnotesize\ttfamily uint32\+\_\+t iwm\+\_\+tlv\+\_\+calib\+\_\+ctrl\+::event\+\_\+trigger}



Definition at line \mbox{\hyperlink{if__iwmreg_8h_source_l00999}{999}} of file \mbox{\hyperlink{if__iwmreg_8h_source}{if\+\_\+iwmreg.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{if__iwm_8c_source_l02701}{iwm\+\_\+send\+\_\+phy\+\_\+cfg\+\_\+cmd()}}, and \mbox{\hyperlink{if__iwm_8c_source_l00461}{iwm\+\_\+set\+\_\+default\+\_\+calib()}}.

\mbox{\Hypertarget{structiwm__tlv__calib__ctrl_a59445fcb70b590061b7cf43feff56fc8}\label{structiwm__tlv__calib__ctrl_a59445fcb70b590061b7cf43feff56fc8}} 
\index{iwm\_tlv\_calib\_ctrl@{iwm\_tlv\_calib\_ctrl}!flow\_trigger@{flow\_trigger}}
\index{flow\_trigger@{flow\_trigger}!iwm\_tlv\_calib\_ctrl@{iwm\_tlv\_calib\_ctrl}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{flow\_trigger}{flow\_trigger}}
{\footnotesize\ttfamily uint32\+\_\+t iwm\+\_\+tlv\+\_\+calib\+\_\+ctrl\+::flow\+\_\+trigger}



Definition at line \mbox{\hyperlink{if__iwmreg_8h_source_l00998}{998}} of file \mbox{\hyperlink{if__iwmreg_8h_source}{if\+\_\+iwmreg.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{if__iwm_8c_source_l02701}{iwm\+\_\+send\+\_\+phy\+\_\+cfg\+\_\+cmd()}}, and \mbox{\hyperlink{if__iwm_8c_source_l00461}{iwm\+\_\+set\+\_\+default\+\_\+calib()}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dev/iwm/\mbox{\hyperlink{if__iwmreg_8h}{if\+\_\+iwmreg.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
