\hypertarget{dir_2b89df236a248eca3f51735544cde6da}{}\doxysection{dev/iicbus/pmic/rockchip Directory Reference}
\label{dir_2b89df236a248eca3f51735544cde6da}\index{dev/iicbus/pmic/rockchip Directory Reference@{dev/iicbus/pmic/rockchip Directory Reference}}
Directory dependency graph for rockchip\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=170pt]{dir_2b89df236a248eca3f51735544cde6da_dep}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Files}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
file \mbox{\hyperlink{rk805_8c}{rk805.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{rk805reg_8h}{rk805reg.\+h}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{rk808_8c}{rk808.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{rk808reg_8h}{rk808reg.\+h}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{rk8xx_8c}{rk8xx.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{rk8xx_8h}{rk8xx.\+h}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{rk8xx__clocks_8c}{rk8xx\+\_\+clocks.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{rk8xx__regulators_8c}{rk8xx\+\_\+regulators.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{rk8xx__rtc_8c}{rk8xx\+\_\+rtc.\+c}}
\end{DoxyCompactItemize}
