\hypertarget{dir_302fa7a7b769146b3f604157504a4535}{}\doxysection{dev/extres/regulator Directory Reference}
\label{dir_302fa7a7b769146b3f604157504a4535}\index{dev/extres/regulator Directory Reference@{dev/extres/regulator Directory Reference}}
Directory dependency graph for regulator\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=174pt]{dir_302fa7a7b769146b3f604157504a4535_dep}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Files}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
file \mbox{\hyperlink{regdev__if_8m}{regdev\+\_\+if.\+m}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{regnode__if_8m}{regnode\+\_\+if.\+m}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{regulator_8c}{regulator.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{regulator_8h}{regulator.\+h}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{regulator__bus_8c}{regulator\+\_\+bus.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{regulator__fixed_8c}{regulator\+\_\+fixed.\+c}}
\item 
file \mbox{\hyperlink{regulator__fixed_8h}{regulator\+\_\+fixed.\+h}}
\end{DoxyCompactItemize}
