\hypertarget{structencioc__addl__status}{}\doxysection{encioc\+\_\+addl\+\_\+status Struct Reference}
\label{structencioc__addl__status}\index{encioc\_addl\_status@{encioc\_addl\_status}}


{\ttfamily \#include $<$scsi\+\_\+enc.\+h$>$}



Collaboration diagram for encioc\+\_\+addl\+\_\+status\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{d3/d48/structencioc__addl__status__coll__graph}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
unsigned int \mbox{\hyperlink{structencioc__addl__status_a027767893fad31a5982a8220ead33e74}{elm\+\_\+idx}}
\item 
union \mbox{\hyperlink{unionses__elm__addlstatus__descr__hdr}{ses\+\_\+elm\+\_\+addlstatus\+\_\+descr\+\_\+hdr}} \mbox{\hyperlink{structencioc__addl__status_acc87735cdfed1f386af5e5214aa0a9d5}{addl\+\_\+hdr}}
\item 
union \mbox{\hyperlink{unionses__elm__addlstatus__proto__hdr}{ses\+\_\+elm\+\_\+addlstatus\+\_\+proto\+\_\+hdr}} \mbox{\hyperlink{structencioc__addl__status_a8e8f714ec06a509a87399714f4cada17}{proto\+\_\+hdr}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{scsi__enc_8h_source_l00251}{251}} of file \mbox{\hyperlink{scsi__enc_8h_source}{scsi\+\_\+enc.\+h}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structencioc__addl__status_acc87735cdfed1f386af5e5214aa0a9d5}\label{structencioc__addl__status_acc87735cdfed1f386af5e5214aa0a9d5}} 
\index{encioc\_addl\_status@{encioc\_addl\_status}!addl\_hdr@{addl\_hdr}}
\index{addl\_hdr@{addl\_hdr}!encioc\_addl\_status@{encioc\_addl\_status}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{addl\_hdr}{addl\_hdr}}
{\footnotesize\ttfamily union \mbox{\hyperlink{unionses__elm__addlstatus__descr__hdr}{ses\+\_\+elm\+\_\+addlstatus\+\_\+descr\+\_\+hdr}} encioc\+\_\+addl\+\_\+status\+::addl\+\_\+hdr}



Definition at line \mbox{\hyperlink{scsi__enc_8h_source_l00253}{253}} of file \mbox{\hyperlink{scsi__enc_8h_source}{scsi\+\_\+enc.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structencioc__addl__status_a027767893fad31a5982a8220ead33e74}\label{structencioc__addl__status_a027767893fad31a5982a8220ead33e74}} 
\index{encioc\_addl\_status@{encioc\_addl\_status}!elm\_idx@{elm\_idx}}
\index{elm\_idx@{elm\_idx}!encioc\_addl\_status@{encioc\_addl\_status}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{elm\_idx}{elm\_idx}}
{\footnotesize\ttfamily unsigned int encioc\+\_\+addl\+\_\+status\+::elm\+\_\+idx}



Definition at line \mbox{\hyperlink{scsi__enc_8h_source_l00252}{252}} of file \mbox{\hyperlink{scsi__enc_8h_source}{scsi\+\_\+enc.\+h}}.

\mbox{\Hypertarget{structencioc__addl__status_a8e8f714ec06a509a87399714f4cada17}\label{structencioc__addl__status_a8e8f714ec06a509a87399714f4cada17}} 
\index{encioc\_addl\_status@{encioc\_addl\_status}!proto\_hdr@{proto\_hdr}}
\index{proto\_hdr@{proto\_hdr}!encioc\_addl\_status@{encioc\_addl\_status}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{proto\_hdr}{proto\_hdr}}
{\footnotesize\ttfamily union \mbox{\hyperlink{unionses__elm__addlstatus__proto__hdr}{ses\+\_\+elm\+\_\+addlstatus\+\_\+proto\+\_\+hdr}} encioc\+\_\+addl\+\_\+status\+::proto\+\_\+hdr}



Definition at line \mbox{\hyperlink{scsi__enc_8h_source_l00254}{254}} of file \mbox{\hyperlink{scsi__enc_8h_source}{scsi\+\_\+enc.\+h}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
cam/scsi/\mbox{\hyperlink{scsi__enc_8h}{scsi\+\_\+enc.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
