\hypertarget{structccb__pathinq__settings__spi}{}\doxysection{ccb\+\_\+pathinq\+\_\+settings\+\_\+spi Struct Reference}
\label{structccb__pathinq__settings__spi}\index{ccb\_pathinq\_settings\_spi@{ccb\_pathinq\_settings\_spi}}


{\ttfamily \#include $<$cam\+\_\+ccb.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
u\+\_\+int8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structccb__pathinq__settings__spi_aa4903f5b56410ced5bc87d4c1db8af14}{ppr\+\_\+options}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}


Definition at line \mbox{\hyperlink{cam__ccb_8h_source_l00630}{630}} of file \mbox{\hyperlink{cam__ccb_8h_source}{cam\+\_\+ccb.\+h}}.



\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structccb__pathinq__settings__spi_aa4903f5b56410ced5bc87d4c1db8af14}\label{structccb__pathinq__settings__spi_aa4903f5b56410ced5bc87d4c1db8af14}} 
\index{ccb\_pathinq\_settings\_spi@{ccb\_pathinq\_settings\_spi}!ppr\_options@{ppr\_options}}
\index{ppr\_options@{ppr\_options}!ccb\_pathinq\_settings\_spi@{ccb\_pathinq\_settings\_spi}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{ppr\_options}{ppr\_options}}
{\footnotesize\ttfamily u\+\_\+int8\+\_\+t ccb\+\_\+pathinq\+\_\+settings\+\_\+spi\+::ppr\+\_\+options}



Definition at line \mbox{\hyperlink{cam__ccb_8h_source_l00631}{631}} of file \mbox{\hyperlink{cam__ccb_8h_source}{cam\+\_\+ccb.\+h}}.



Referenced by \mbox{\hyperlink{scsi__xpt_8c_source_l02666}{scsi\+\_\+set\+\_\+transfer\+\_\+settings()}}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
cam/\mbox{\hyperlink{cam__ccb_8h}{cam\+\_\+ccb.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
